Domáca úloha — Riešenia.

Databáza je o amerických filmoch:

Filmy(názov, režisér, rok) Obsadenia(názov, herec, plat) Recenzie(názov, kritik, hodnotenie)

Atribúty sú reťazce okrem atribútov rok, plat, a hodnotenie, ktoré sú celé čísla. Kvôli stručnosti a prehľadnosti používajte skrátenú schému:

F(n, r, d), O(n, h, p), R(n, k, v).

Dotazy napíšte tak, aby výsledky neobsahovali duplikáty riadkov, ale nepoužívajte DIS- TINCT tam, kde je to zbytočné. Napíšte nasledujúce dotazy:

(a) Nájdite režisérov, ktorí aj hrali (pomocou poddotazu vo WHERE).

SELECT DISTINCT r FROM F WHERE r IN (SELECT h FROM O); Kalkul: ∃(u, x, y, z)F (u, r, x) ∧ O(y, h, z) Algebra: Π_rF ∩ Π_hO

(b) Nájdite hercov, korí nikdy nerežírovali (bez použitia poddotazu vo WHERE).

(SELECT h FROM O) EXCEPT (SELECT r FROM F);

Úlohu možno splniť aj keď používaná implementácia SQL nepodporuje rozdiel.

SELECT h FROM O LEFT OUTER JOIN F ON h = r WHERE r IS NULL; Kalkul: ∃(u, x, y, z)O(y, h, z) ∧ ¬F (u, r, x) Algebra: Π_hO − Π_rF

(c) Nájdite názvy všetkých filmov zo 60-tých rokov, kde hrali spolu Dustin Hoffman a Anne Bancroft.

SELECT F.n FROM F, O O1, O O2 WHERE F.n = O1.n

AND F.n = O2.n AND d ¿= 1960 AND d ¡ 1970 /* d BETWEEN 1960 AND 1969 */ AND O1.h = ”Dustin Hoffman” AND O2.h = ”Anne Bancroft”; Kalkul: ∃(r, d, p1, p2)F (n, r, d) ∧ O(n, ”DH”, p1) ∧ O(n, ”AB”, p2) ∧ d ≥ 1960 ∧ d < 1970 Algebra: Π_nσ_{d≥1960∧d<1970∧h1=”DH”∧h2=”AB”} (F (n, r, d) ▷◁ O(n, h1, p1) ▷◁ O(n, h2, p2))

(d) Bez použitia rozdielu (EXCEPT, -), nájdite všetkých hercov, ktorí hrali vo všetkých filmoch režírovaných Kurosawom. (Herec hral vo všetkých filmoch režírovaných Kurosawom, ak neexistuje film režírovaný Kurosawom, ktorý sa nenachádza medzi filmami v ktorých daný herec hral.)

SELECT DISTINCT O1.h FROM O O1 WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FROM F WHERE r = ”Kurosawa” AND F.n NOT IN (SELECT O2.n FROM O O2 WHERE O2.h = O1.h));

Použitie počítacieho argumentu – counting argument (Herec hral vo všetkých filmoch režírovaných ”Kurosawom”, ak hral v toľkých filmoch režírovaných Kurosawom, koľko ich Kurosawa režíroval.) je možné, má svoje uskalia a sťaží aj logické a algebraické vyjadrenie dotazu.

SELECT h FROM F, O WHERE F.r = ”Kurosawa” AND O.n = F.n GROUP BY h HAVING COUNT(n) = (SELECT COUNT(*) FROM F WHERE F.r = ”Kurosawa”);

/* Čo ak dvojroľa v Kurosawovom filme ?*/ Kalkul: ∀(n, d)F (n, ”Ku”, d) ⇒ ∃(p)O(n, h, p) Algebra: Π_h(O(n, h, p) − Π_h((Π_n(σ_{r=”Ku”}F (n, r, d)) × Π_hO(n, h, p)) − Π_{n,h}O(n, h, p)) (e) Nájdite názvy všetký filmov, ktoré recenzovali aspoň dvaja kritici (s použitím agregačnej funkcie).

SELECT n FROM R GROUP BY n HAVING COUNT(*) ¿ 1;

(f) To isté ako (e), ale s použitím poddotazu namiesto agregačnej funkcie.

SELECT DISTINCT n FROM R R1 WHERE EXISTS /* R1.n IN */ (SELECT R2.n FROM R R2 WHERE R1.k ¡¿ R2.k);

(g) To isté ako (e), ale bez poddotazu aj bez agregačnej funkcie.

SELECT DISTINCT R1.n FROM R R1, R R2 WHERE R1.n = R2.n

AND R1.k ¡¿ R2.k; Kalkul: ∃(k1, k2, v1, v2)R(n, k1, v1) ∧ R(n, k2, v2) ∧ k1 ≠ k2 Algebra: Π_nσ_{k1≠k2}R(n, k1, v1) ▷◁ R(n, k2, v2) (h) Pomocou agregačnej funkcie zistite názvy všetkých filmov, ktoré majú práve jednu recenziu.

SELECT n FROM R GROUP BY n HAVING COUNT(*) = 1;

(i) To isté ako (h), ale nepoužite agregačné funkcie.

SELECT n FROM R R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM R R2 WHERE R1.k ¡¿ R2.k);

Iná alternativa

SELECT n FROM R R1 WHERE R1.n NOT IN (SELECT R2.n FROM R R2 WHERE R1.k ¡¿ R2.k); Kalkul: ∀(k1, v1, k2, v2)R(n, k1, v1) ∧ (R(n, k2, v2) ⇒ k1 = k2 Algebra: Π_nR − Π_nσ_{k1≠k2}(R(n, k1, v1) ▷◁ R(n, k2, v2)) (j) Pre všetkých kritikov vypočítajte priemerné hodnotenie, ktoré udelili. Vypíšte len tých, ktorých priemerné hodnotenie je väčšie ako 1 a usporiadajte ich zostupne podľa hodnotenia.

SELECT k, AVG(v) FROM R GROUP BY k HAVING AVG(v) ¿= 1;

(k) Definujeme hodnotu filmu ako priemerné hodnotenie udelené mu kritikmi. Vypíšte: názov, hodnotenie, a rok pre najvyššie hodnotené filmy každého roku. Filmy majú byť usporiadane podľa hodnotenia zostupne. Pri rovnakom hodntení majú byť novšie filmy uvedné skôr.

SELECT n, d, AVG(v), FROM F, R WHERE F.n = R.n GROUP BY n, d ORDER BY AVG(v) DESC, d DESC;

Niekto, mohol pochopiť, že treba vytlačiť iba názvy filmov s maximálnym priemerom za každý rok.

SELECT R1.n, d, AVG(R1.v) FROM F F1, R R1 WHERE F1.n = R1.n GROUP BY R1.n, d HAVING AVG(R1.v) ¿= ALL (SELECT AVG(R2.v) FROM R R2, F F2 WHERE R2.n = F2.n AND F2.d = F1.d GROUP BY R2.n , F2.d ) ORDER BY d DESC;

(l) Definujte hodnotenie režiséra ako priemerné hodnotenie jeho filmov. Nájdite mená hodnotenia všetkých režisérov, ktorí režírovali filmy s Al Pacinom.

SELECT r, AVG(fv) FROM F, (SELECT n, AVG(v) AS fv FROM R GROUP BY n) FA WHERE F.n = FA.n GROUP BY r HAVING r IN (SELECT r FROM F, O WHERE F.n = O.n AND h = ”Al Pacino”);

Nie každý SQL podporuje poddotaz za FROM v takom prípade je potrebné tento poddotaz naharadiť príkazom:

CREATE VIEW FA AS (SELECT n, AVG(v) AS fv FROM R GROUP BY n); /* Vyžaduje právo modifikovať schéma a zapisovať do databázy. */ SELECT r, AVG(fv) FROM F, FA WHERE F.n = FA.n GROUP BY r HAVING r IN (SELECT r FROM F, O WHERE F.n = O.n AND h = ”Al Pacino”);

DROP VIEW FA; /* Inak by view zostalo v databáze. */

Poddotaz vo FROM vytvára dočasný pohľad v pracovnom priestora nevyžaduje právo zápisu do databázy.

(m) Je uvedený dotaz spráne riešenie (l)? Zdôvodnite svoju odpoveď.

SELECT r, AVG(v) FROM Filmy F, Recenzie R WHERE

F.n IN (SELECT n FROM Obsadenie WHERE h = ”Al Pacino”) AND F.n = R.n;

Nie. Počíta priemer filmov a nie režisérov (priemer priemerov).Navyše obsahuje aj syntaktickú chybu. Chýba GROUP BY.

(n) Pre každý rok nájdite herca, ktorý v danom roku najviac zarobil (súčet platov za všetky filmy v ktorých učinkoval).

SELECT F1.d, O1.h, SUM(O1.p) FROM F F1, O O1 WHERE F1.n = O1.n GROUP BY F1.d, O1.h HAVING SUM(P) ¿= ALL (SELECT SUM(O2.p) FROM F F2, O O2 WHERE F2.n = O2.n AND F2.d = F1.d GROUP BY h);

Ani vložené GROUP BY nemusí podporovať každá implemetácia SQL. Na druhej strane v ORACLE možno namiesto ALL použiť aj MAX(SUM(O2.p)).